0.40.60.81.2051015012345678

Stored energy (MJ)

Lost ions

Mode amplitude (a.u.)

rf power (MW) lost ions modes energy

Figure 1. Correlation between stored energy, integrated mode amplitude and lost ions vs. rf power. Conditions were: plasma current 1.68 MA, toroidal field 3.0 T, average density 2.8 x 10

19m-3 and rf frequency 43 MHz.