4.5TIME (s)

3.03.54.00.00.5

(MW)

IBW AIBW B

(a)01-1-2-33.04.03.54.5

D vq

(km/s)

IBW B

IBW A no IBW

R = 295 cm (3WD < w < 5WT)TOPFig.3, LeBlanc et al., Phys. Rev. Lett.

3.04.03.54.5 D 1.51.0-1.00.5-0.50.0

IBW AIBW B no IBW

R = 312 cm (b) (w @ 5WT)TIME (s)

3.03.54.00.00.5

(MW)

IBW AIBW B