Photodiode bolometerUSXR (CV, B IV)filtered diode array

ABCDEFGHIJKLMNOP

"O V" Zr filtered XUV diode

2.45 GHzscannableinterferometer"O VI" (150 � line) mirror / photodiode

Scannable, tripleLangmuir probe

CCD camera

B III visiblespectrometerTS

Micro-pelletinjector locationHHFW RFFig. 3