(a)PEST

Exp.xr.expfrom Mirnov edge

major radius (m)(c) Deuterium#84011

W0 + w*/4W0W0 + w*/2(b) W0 x r

( r

)

( cm

)

( kH z) w

2 p

( kH z) w

2 p321020-100.01020-100.010Observed MHD freq.3.03.43.13.23.3