Figure 31

0204060-25-20-15-10-5051015202530

% o r bi t s m i s s i ng l im i te rShift at outer limiter (cm)q(r) at outer limiter

E=2.5 MeV �=60… rap = 0 cmvs. qlimvs. shiftxbaseline

051015-20-15-10-505

G ap

( cm

)Shift at outer limiter (cm)q(r) at outer limiter1015202530 shift = -10 cmshift = -17 cmqlim = 25qlim = 10Baseline

E=2.5 MeV �=60…