Detector

60POLOIDAL VIEW

TOP VIEW

LimiterDetector

80100Figure 28Radial distance (cm)0120-120Horizontal distance (cm) Hitslimiter

CSMisses limiterDetector

(a)(b)E=2.5 MeV�tor= 60…E=2.0 MeV�tor=50…

Pl a sm a

P l a aDetector