orbit entering detector @ rap = -2 cm(E=3.5 MeV,60… pitch angle)marginally confined orbit Geometrical "shadow" of limiters

"Gap"

"Gap"¥Detectoraperture

RConfined orbitsripple lossf-o loss

Figure 23