4 0 50607 0 5 g y r o r a d iu s

( cm

)4 0 5 0 6 0 7 0

4 0 50607 0 8 0

10pitch angle (deg)pitch angle (deg)pitch angle (deg)4.2-4.3 s4.5-4.8 s4.9-5.0 s

4567844.24.44.64.85time (sec)rap = -2.0 cmrap = -0.5 cmrap = +1.0 cm

G yr o r a di u s p e ak

( cm

)Baseline caseNBIFigure 19