0.111033. 5 44.55

0.111033. 5 44.55Toroidal field (T)Toroidal field (T)

Al p ha lo s s

/ ne ut

( r e l)

Al p ha lo s s

/ ne ut

( r e l)q(a) scanr scan-2.0 cm-2.0 cm

0.11100.511.522.5

p s s

/ u t

( r e l)q(r) scan-0.5 cm+1.0 cm-2.0 cm-0.5 cm+1.0 cm+1.0 cmFigure 12-0.5 cmInitial current (MA)