¥ limiter shadowRlim=260.6 cmalim‡99 cmmidplanedetector aperture vessel wallRwall =260.6 cmawall »110 cm plasmaR=252 cma= 87 cmmidplanedetector nearest limiter�limiter shadow

Top View RF limiters

Figure 5Side View