Ib0TFTR # 76778 SIB 280795a

R=275 cmR=294 cm

R=247 cmR=268 cm

Figure 3a

3.95123.95133.95143.95153.95163.95173.9518Time (sec)

Q=2290Q=2700

E

C

E

(A

.

U

.

)-25

N e u tr o n s

1

.E1

6 n

/m2 se c

(V

) d

B p

/d t

a

-l o sse s0IaIcII

"Ballooning" mode

0.Quasistationary m=4/n=1Ia.Rapid m=4/n=1

Ib."Explosion" m=3 m=2Ic.Reconstruction and relax

II. M=3 Locked mode

Nonthermal electrons

Odd mode (m=1?)

Odd mode (m=1/n=1) even mode (m=0?)minor thermal quench,

(a)abdcef

12.77.8

4029

3020 010

T e

(k e

V

)