25.4 cm(10") SCALE

DF-2DF-3¥ Reference Equilibrium: Double-Null, TF = 1.5T, Ip = 660KA, IDF-3 = 4 KA.¥ Increasing IDF-3 Moves Divertor Lobe Away from X-Point.Fig.2. FSX Divertor Region Flux Equilibrium Calculation