Fig.1. Feedback Suppression of Disruption Modes Using Neutral Beam ModulationFEEDBACK GAIN

MODULATEDNEUTRALBEAMnb~PLASMA INSTABILITY SENSOR (Soft X-rays, Mirnov Loops...)NEUTRAL BEAM CONTROL COMPUTERDIGITAL PLASMA CONTROL COMPUTERBEAM MODULATION SENSOR

Geiq