FoldedWaveguide

2 MW40-80 MHz

2 MW40-80 MHzRF SwitchRF SwitchDummy Load

DirectionalCouplerDummy LoadTFTRTFTRRF MatchingNetwork

AdjustableTuning Stub

I-VSensor

I-VSensorFMIT RF Source(F & R Power)(F & R Power)RF Switch

IBWAntenna FSX DirectionalCouplerRF MatchingNetworkRF Switch

RF SwitchTest Cell Wall

IBWAntenna

FSX IBW SystemFig.2. Schematic of FSX IBW System showing antennae and Folded Waveguide