n=1 external kink limt without walln=1 kink limit with partial shellballooning limitn=2,3 limit with partial shellbnHeating power (MW)0 24686421

H= 3H=2H=1.5NBI onlyNBI + RF

Bt = 1.12 TIp = 660 kAk = 1.5d = 0.54amid = 0.45 mRgeo = 1.47 mqegde = 3.8

PBX-MFig. 2