1.01.52.0-1.0-0.50.00.51.0 zTOTALPOLOIDALFIELDFLUXPATTERN

(1) (2)(3)(1)(2)(3)seg -U2 helicalseg-U1 helicalmidplane helicalseg-L1 helicalseg-L2 helical passive plates

Passive plate / active segmented helical coilsFig. 1 Schematic diagram of passive and active elements for resistive wall mode stabilization.